<!--
 * 文件说明：循环体单次执行出口节点。
 * 作用范围：仅服务于流程设计器模块。
 -->
<template>
  <div class="node__container">
    <div class="terminal-node">
      <div class="terminal-node__icon"><img src="../../icon/end.svg" alt="" /></div>
      <div class="terminal-node__content">
        <div class="terminal-node__title">单次循环结束</div>
        <div class="terminal-node__description">结束循环体内的本次执行</div>
      </div>
    </div>
  </div>
</template>

<script setup>
defineProps({ model: Object, graphModel: Object, properties: Object });
</script>
